alter table Sys_DataInTemp add Value21 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value22 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value23 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value24 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value25 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value26 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value27 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value28 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value29 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value30 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value31 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value32 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value33 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value34 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value35 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value36 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value37 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value38 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value39 nvarchar(100)
alter table Sys_DataInTemp add Value40 nvarchar(100)
go